% tex=aleph output=dvipdfmx
\hoffset=0pt

\def\ArabicUTF{\ocp\UTFArUni=inutf8 %% in88596
               %\ocp\UTFArUni=in88596
               \ocp\UniCUni=uni2cuni
               \ocp\CUniArab=cuni2oar
               \ocplist\UTFArOCP=
               \addbeforeocplist 1 \UTFArUni
               \addbeforeocplist 1 \UniCUni
               \addbeforeocplist 1 \CUniArab
               \nullocplist
               \pushocplist\UTFArOCP}

\input m-gamma.tex
\input type-omg.tex
\switchtobodyfont[omarb,12pt] %

\textdir TRT%
\pardir TRT%
\ArabicUTF

\starttext

 ، ۪

 ؛ ؟

 ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د

 ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ

 ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً  ٌ  ٍ َ  ُ

 ِ ّ  ْ

 ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫

 ٬ ٰ ٱ پ

 چ

 ژ

 ڤ گ

 ھ

 ۀ ہ ۃ ې ے ۓ ۔ ە

 ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

% ا ب ج د ه و ز

\stoptext
